en	An authentication exception occurred.
und	พบความผิดพลาดในการรับรองตัวตน

en	Authentication credentials could not be found.
und	ไม่พบข้อมูลในการรับรองตัวตน (credentials)

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	คำร้องในการรับรองตัวตนไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องมาจากปัญหาของระบบ

en	Invalid credentials.
und	ข้อมูลการรับรองตัวตนไม่ถูกต้อง

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie ถูกใช้งานไปแล้วด้วยผู้อื่น

en	Not privileged to request the resource.
und	ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานส่วนนี้ได้

en	Invalid CSRF token.
und	CSRF token ไม่ถูกต้อง

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	ไม่พบ authentication provider ที่รองรับสำหรับ authentication token

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	ไม่มี session ที่พร้อมใช้งาน, Session หมดอายุไปแล้วหรือ cookies ไม่ถูกเปิดใช้งาน

en	No token could be found.
und	ไม่พบ token

en	Username could not be found.
und	ไม่พบ Username

en	Account has expired.
und	บัญชีหมดอายุไปแล้ว

en	Credentials have expired.
und	ข้อมูลการระบุตัวตนหมดอายุแล้ว

en	Account is disabled.
und	บัญชีถูกระงับแล้ว

en	Account is locked.
und	บัญชีถูกล็อกแล้ว

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	มีความพยายามเข้าสู่ระบบล้มเหลวมากเกินไป กรุณาลองใหม่ภายหลัง

en	Invalid or expired login link.
und	ลิงค์เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องหรือหมดอายุไปแล้ว